Installation de myGenerator

NIYIBIZI Émile Bniz

MyGenerator est un générateur de back office en PHP (pages web d'administration), pour les bases des données MySQL, simple à utiliser et facile à intégrer dans un site Internet.

- Titre : Installation de myGenerator

- Auteur : NIYIBIZI Émile Bniz

- Parution : 1 janvier 2006

- Licence : Copyright ® 2006 Guillaume Rossolini. Aucune reproduction, même partielle, ne peut être faite de ce site et de l'ensemble de son contenu : textes, documents, images, etc. sans l'autorisation expresse de l'auteur. Sinon vous encourez selon la loi jusqu'à trois ans de prison et jusqu'à 300 000 € de dommages et intérêts.

Sommaire

- I. Introduction

- II. Installation

- III. Utilisation

- IV. Intégration du back office dans votre site Web

- V. Démonstration en images

- V-A. Lancer myGenerator dans un navigateur

- V-B. Indiquer la base des données concernée

- V-C. Indiquer les tables concernées ainsi que les relations entre eux

- VI. Intégration

I - Introduction

MyGenerator est un générateur de back office en PHP (pages web d'administration), pour les bases des données MySQL, simple à utiliser et facile à intégrer dans un site Internet. MyGenerator est un outil d'aide à la programmation pour les webmasters et les développeurs web débutants comme experts. MyGenerator met à leur disposition une solution rapide, efficace, stable, et gratuite pour administrer une base des données de leur site dynamique utilisant PHP comme langage de programmation. MyGenerator est distribué sous licence GNU. Voir le fichier GNU-License.txt pour plus d'infos.

II - Installation

Dézipper les fichiers contenus dans cette distribution de myGenerator puis copier les sur un serveur web. Par exemple dans www si vous utiliser EasyPHP. (Il faut préciser que myGenerator a été testé seulement avec EasyPHP 1.8)

III - Utilisation

- Lancer myGenerator dans un navigateur ;

- Changer les informations de connexion à MySQL s'ils sont invalides ou si vous voulez changer celles utilisées par défaut ;

- Indiquer la base des données concernée ;

- Choisir les tables concernées et indiquez leurs clés secondaires (relations entre eux) ;

- Lancer la génération de back office ;

- Et ça marche : cliquer sur le nom du back office pour le tester.

IV - Intégration du back office dans votre site Web

C'est très facile : copier le contenu du back office généré dans un dossier dédier sur votre serveur web, lancer la page index.php et ça marche.

V - Démonstration en images

Après avoir créé la base des données "exemple" dans MySQL en utilisant le script "exemple.sql" qui est fourni aussi avec la distribution de myGenerator.

V-A - Lancer myGenerator dans un navigateur

Cliquez sur le bouton "Passer à l'étape 1".

V-B - Indiquer la base des données concernée

Cliquez sur le bouton "Suivant".

V-C - Indiquer les tables concernées ainsi que les relations entre eux

Cliquez sur le bouton "Terminer".

Le back office est généré !

Cliquer sur le nom du dossier "back_office_exemple" pour accéder au back office.

Le back office s'affiche :

Pour tester, cliquer sur enregistrer un étudiant par exemple :

VI - Intégration

Pour intégrer ce back office dans votre site web, il suffit de copier et coller le dossier "back_office_exemple" qui a été créé comme sous dossier de myGenerator :